R ea do ut b oa rd - C on tr ol /M U X up to 3 6 F E E C ar ds = 1 15 2 ch an ne ls

To DAQ

32 Pads

32 Pads

2 FEE cards/cable

Up to 18 cables/readout board

SCA SCA SAS SAS FEE Card SCA SCA SAS SAS FEE Card

Trigger

Power

Slow Control